Scale chr2L:

R-loop Region

ssDRIP-seq_Brain

DRIP-seq_DGRP-379-male

RefSeq All RefSeq Curated

RepeatMasker

5 kb dm6 488,000 489,000 490,000 491,000 492,000 493,000 494,000 495,000 496,000 497,000 Stacked Quantitative R-loop Score

Quantitative R-loop Region

V2-Level-1

V2-Level-3

bigwig_43_Brain_Control_ssDRIP-seq_ChIP_SS_1_PE_fwd

R-loop Signal

bigwig_43_Brain_Control_ssDRIP-seq_ChIP_SS_1_PE_rev

bigwig_36_DGRP-379-male_Control_DRIP-seq_ChIP_NS_2_PE

R-loop Signal

GC-skew

AT-skew

RLFS_RloopDB RefSeq genes from NCBI

Repeating Elements by RepeatMasker level1_206 level1_207 level1_208 level1_209 level1_210 level1_211 level1_212 level1_213 level1_214

level3_45 level3_46 level3_47 level3_48

Quantitative Score

2.22672 _ 0 _

ssDRIP-seq_Brain.fwd

31.7772 _ 0 _

ssDRIP-seq_Brain.rev 0 _ -34.2555 _

DRIP-seq_DGRP-379-male

8.215 _

0.3286 _

GC-skew

0.55 _

-0.607143 _

AT-skew

0.641791 _

-0.764706 _